Tudor Black Bay 36 Langzeittest: Sechs Monate am Handgelenk

June 17, 2020

Seit sechs Monaten trage ich dieselbe Uhr, so gut wie Tag und Nacht. Es ist eine Tudor Black Bay 36 in Stahl mit schwarzem Zifferblatt. Ich mag minimales (aber funktionales) Design, das lange hält, und diese Uhr erfüllt definitiv alle Kriterien. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie tragbar eine kleinere Uhr im Alltag ist.

Tudor

Tudor ist die zweite Marke von Rolex. Ihr Gründer, Hans Wilsdorf, formulierte das Ziel der Tudor-Uhrenfirma unmissverständlich: „eine Uhr herzustellen, die unsere Vertreter zu einem günstigeren Preis als unsere Rolex-Uhren verkaufen können, die aber dennoch den Standard an Zuverlässigkeit erreicht, für den Rolex berühmt ist“.

Tudor Oyster Prince Anzeige (1952)

Heute ist die Marke Tudor lebendiger denn je, erfrischt und mit voller Kraft voraus. Moderne Tudor-Uhren bieten ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis mit hochwertiger Verarbeitung und Finish.

Tudor Black Bay 36

Wenn Sie diese Website regelmäßig besuchen, wissen Sie, dass ich minimalistisches Design mag. Dinge, die so gestaltet sind, schreien nicht nach Aufmerksamkeit, sie treten zuverlässig, vorhersehbar und funktional in den Hintergrund. Die Tudor Black Bay 36 ist ganz ähnlich: unscheinbar auf einem Foto, aber sehr zuverlässig und praktisch am Handgelenk.

Tudor Black Bay 36 (Foto von Tudor)

Die Uhr verfügt über ein glänzend schwarzes Zifferblatt und eine nicht drehbare, glatte Lünette. Das verleiht ihr ein geschmeidiges Aussehen, frei von visuellem Durcheinander und unnötiger Dekoration. Das Zifferblatt ist mit einem dezenten silbernen Aufdruck versehen, und die Indizes bestehen aus einem Dreieck bei 12 Uhr, Stäben bei 3/6/9 Uhr und Punkten für den Rest. Die Uhr verfügt über die sogenannten „Snowflake“-Zeiger, die dank legendärer historischer Zeitmesser, die von Spezialeinheiten verschiedener Streitkräfte getragen wurden, Kultstatus erlangt haben. Es ist eine subtile Anspielung auf das Erbe von Tudor. Die Uhr schafft eine sehr schöne Balance zwischen Eleganz und Sportlichkeit. Ich denke, sie ist ein zeitloser Zeitmesser.

Das pechschwarze Zifferblatt, die glatte Lünette und die kontrastreichen Indizes erwachen im Tageslicht zum Leben

Genau wie die frühen Tudor-Uhren folgt diese Black Bay 36 den klassischen Linien des (Rolex) Oyster-Gehäuses, das als Meisterwerk des Uhrendesigns gilt. Seinen Namen verdankt es der Wasserdichtigkeit, wie eine Austernschale, die sich schließt, um ihr Inneres vor dem Meer zu schützen. Sie sitzt wunderschön am Handgelenk.

Tudor Black Bay 36 am Handgelenk

Obwohl 36 mm nach modernen Maßstäben als kleine Uhrengröße für Männer gelten könnten, lässt die unglaubliche Ausgewogenheit der Uhr einen die Millimeter vergessen, sobald man sie trägt. Ja, sie ist kleiner, aber das macht die Uhr unaufdringlich auf eine Weise, wie es nur wenige moderne Zeitmesser sind.

Größe der Black Bay 36MM im Vergleich zu einem Whoop Biosensor

An meinen durchschnittlich großen Händen hat die Uhr genau die richtige Größe

Die Black Bay 36 wird vom ETA 2824 Automatikwerk angetrieben. Für diejenigen, die mit mechanischen Uhrwerken nicht vertraut sind, bedeutet dies, dass die Uhr ohne Batterien läuft. Das ist einer der Vorteile gegenüber modernen Smartwatches. Die Uhr wird durch die Bewegung Ihres Körpers „aufgeladen“. Sie wurde von Tudor so kalibriert, dass sie die Zeit genau hält (meine Uhr hat eine Abweichung von -1,5/2,0 s pro Tag). Einige Uhrenliebhaber bevorzugen heutzutage Manufakturkaliber. Eine Uhr mit einem sehr verbreiteten Uhrwerk wie dem ETA 2824 zu besitzen, hat jedoch den praktischen Vorteil, dass man so gut wie sicher sein kann, dass jemand in der Lage sein wird, sie auch in Zukunft zu warten. Das sichert Langlebigkeit und zukünftige Reparaturfähigkeit, und das gefällt mir sehr gut - denn ich hasse geplante Obsoleszenz.

Die Black Bay 36 wird vom ETA 2824 Uhrwerk angetrieben (Foto von Zeitauction GmbH) - ein bekanntes mechanisches Kaliber mit einer zuverlässigen Erfolgsbilanz

In der Praxis

In den letzten sechs Monaten habe ich die Uhr bei so ziemlich allem getragen, was ich tue:

Tippen

Kundenbesuche

Schlafen

Radfahren

Schwimmen

Vater sein

Die Uhr fühlt sich im und am Pool wie zu Hause

Dank des legendären Oyster-Gehäuses kann man sich sehr wohl fühlen, wenn man diese Uhr im oder in der Nähe eines Pools trägt. Auch das Metallarmband ist perfekt wasserdicht. Andere Modelle der Black Bay-Uhrenreihe von Tudor sind Taucheruhren; diese Uhr trägt den gleichen Stammbaum in einem kompakten Gehäuse.

Die 36MM Größe ist wirklich sehr komfortabel

Da die Uhr etwas kleiner ist als die meisten modernen Herrenuhren, trägt sie sich auch etwas leichter am Handgelenk. Das ist besonders angenehm, wenn man die Uhr beim Sport trägt. Machen Sie sich keine Sorgen wegen des Schwitzens, sie ist leicht zu reinigen, da Sie sie einfach beim Duschen anbehalten können. Während meiner Radtouren hat es mich überhaupt nicht gestört, die kleine Tudor zu tragen.

Sie ist leicht genug, um beim Radfahren bequem zu sein...

... und danach beim Eisessen :-)

Das Oyster-Gehäuse wird vom Oyster-Armband begleitet. Es passt perfekt zur Uhr. Im Gegensatz zu den meisten Rolex-Armbändern, die glänzend polierte Mittelglieder aufweisen, ist das Armband dieser Tudor vollständig gebürstet. Wenn man es trägt, spürt man sofort, warum Rolex für seine Armbänder berühmt ist: Sie sind bequem und dennoch sehr robust und präzise verarbeitet.

Das Oyster-Armband - präzise konstruiert, um sowohl komfortabel als auch robust zu sein

Das Stahlarmband passt perfekt zur Uhr

Aber das Oyster-Gehäuse sieht auch an anderen Armbändern wunderschön aus, wie an diesem grauen NATO

Die Black Bay macht sich auch an anderen Armbändern gut

Fazit

Wenn Sie auf der Suche nach einer perfekten Alltagsuhr sind, einem zuverlässigen Zeitmesser, der eine schöne Balance zwischen formell und sportlich bietet? Suchen Sie nicht weiter, die Tudor Heritage Black Bay 36 ist es!

Während ich sie sechs Monate lang getragen habe, habe ich ihr zurückhaltendes Aussehen wirklich zu schätzen gelernt. Lassen Sie sich von der (relativ) kleinen Größe von 36 mm nicht abschrecken: In dieser feinen kleinen Uhr steckt Größe!

So sehen 6 Monate Dauereinsatz an einem Oyster-Armband aus!