Inhaltsverzeichnis

- Inhaltsverzeichnis -

Ein mechanisches Tastatur benutzen: NuPhy Air60 V2 review

Das Tippgefühl

Fazit

Ein mechanisches Tastatur benutzen: NuPhy Air60 V2 review

18 Jan. 2026

In den letzten zwei Monaten benutze ich ein mechanisches Tastatur: die NuPhy Air60 mit Moss (60gf) Switches. Ich habe lange gezweifelt, ob es sich lohnt, mein normales Tastatur zu ersetzen – ich mochte die von Apple und Framework genug, um nicht zu wechseln. Aber nachdem ich so viel Begeisterung von anderen gelesen habe, habe ich es einfach mal selbst ausprobiert.

[picture]

iPad Pro mit dem NuPhy Air60 V2 Tastatur (in Basalt Black)

Das Tippgefühl

Im Vergleich zu normalen Tastaturen fühlen sich die einzelnen Tasten viel bewusster an; man spürt und hört jeden Anschlag deutlich (viel zur Freude … der Leute im selben Raum … „Was für ein Krach!“). Was man anfangs vielleicht gar nicht merkt: Diese „reichere Wahrnehmung“ beim Tippen sorgt für ein rhythmisches Gefühl. Es ist fast so, als würde man ein Musikinstrument spielen, bei dem verschiedene Textarten ihre eigene Stimmung haben: Programmieren damit „klingt und fühlt sich anders“ als eine E-Mail schreiben. Die Moss (60gf) Switches sind bekannt dafür, diesen Effekt zu maximieren – mit stark hörbarem und spürbarem Feedback.

Fazit

Nach zwei Monaten liebe ich es einfach – es ist mein Haupt- und einziges Tastatur geworden. Ich nutze es zusammen mit iPad, Vision Pro und meinem Framework-Laptop. Wenn du unsicher bist, ob ein mechanisches Tastatur etwas für dich ist, kann ich nur empfehlen: Probier es selbst aus – vielleicht klickt es bei dir auch!