Tudor Black Bay 36 reseña a largo plazo: Seis meses en la muñeca

June 17, 2020

Durante los últimos seis meses he estado usando el mismo reloj, prácticamente todos los días y todas las noches. Es un Tudor Black Bay 36 de acero, con esfera negra. Me gusta el diseño minimalista (pero funcional) que perdura, este reloj sin duda cumple con todos los requisitos. Sigue leyendo para descubrir qué tan usable es un reloj más pequeño en la práctica diaria.

Tudor

Tudor es la marca secundaria de Rolex, su fundador Hans Wilsdorf tenía muy claro que el propósito de la compañía de relojes Tudor era "fabricar un reloj que nuestros agentes pudieran vender a un precio más modesto que nuestros relojes Rolex, y que sin embargo alcanzara el estándar de confiabilidad por el que Rolex es famoso".

Anuncio del Tudor Oyster Prince (1952)

Avanzando rápidamente hasta hoy, encontrará la marca Tudor muy viva, renovada y funcionando a toda máquina. Los relojes Tudor modernos ofrecen un valor excelente, con un ajuste y acabado de calidad.

Tudor Black Bay 36

Si eres un visitante habitual de este sitio web, sabrás que me gusta el diseño minimalista. Las cosas que están diseñadas así no gritan pidiendo atención, se desvanecen en el fondo de una manera confiable, predecible y funcional. El Tudor Black Bay 36 es muy parecido a eso: poco llamativo en una foto, pero muy confiable y práctico en la muñeca.

Tudor Black Bay 36 (foto de Tudor)

El reloj presenta una esfera negra brillante y un bisel liso no giratorio. Le da una apariencia suave, desprovista de desorden visual y decoración innecesaria. Hay una sutil impresión plateada en la esfera, y los índices se componen de un triángulo a las 12, bastones a las 3/6/9 y puntos para el resto. El reloj presenta las llamadas manecillas "snowflake" que tienen un seguimiento de culto gracias a los legendarios relojes históricos usados por unidades especiales en varios ejércitos. Es un sutil guiño a la herencia de Tudor. El reloj logra un equilibrio muy agradable entre elegancia y deportividad. Creo que es un reloj atemporal.

La esfera negra, el bisel liso y los índices de alto contraste cobran vida bajo la luz del día

Al igual que los primeros relojes Tudor, este Black Bay 36 sigue las líneas clásicas de la caja Oyster (Rolex), que se anuncia como una obra maestra del diseño relojero. Recibe su nombre de la impermeabilidad, como una concha de ostra que se cierra para proteger su interior contra el mar. Se asienta maravillosamente en la muñeca.

Tudor Black Bay 36 en la muñeca

Aunque 36 mm podría considerarse un tamaño de reloj pequeño para los hombres según los estándares modernos, el increíble equilibrio del reloj te hace olvidar los milímetros una vez que comienzas a usarlo. Sí, es más pequeño, pero hace que el reloj sea discreto de una manera que pocos relojes modernos lo son.

Tamaño del Black Bay 36MM comparado con un biosensor Whoop

En mis manos de tamaño promedio, el reloj tiene el tamaño justo

El Black Bay 36 está impulsado por el movimiento automático ETA 2824. Para aquellos que no están familiarizados con los movimientos mecánicos, esto significa que el reloj funciona sin pilas. Es una de las ventajas sobre los relojes inteligentes modernos. El reloj se 'carga' con el movimiento de tu cuerpo. Ha sido calibrado por Tudor para mantener la hora con precisión (mi reloj tiene una precisión de -1,5/2,0 s al día). Algunos entusiastas de los relojes prefieren los movimientos internos en estos días. Sin embargo, poseer un reloj con un movimiento muy común, como el ETA 2824, tiene la ventaja práctica de que prácticamente tienes la garantía de que alguien podrá repararlo en el futuro. Esto asegura la longevidad y la reparabilidad futura, y eso me gusta mucho, ya que odio la obsolescencia programada.

El Black Bay 36 está impulsado por el movimiento ETA 2824 (foto de Zeitauction GmbH), un calibre mecánico conocido con un historial confiable

En la práctica

Durante los últimos seis meses he usado el reloj durante casi todo lo que hago:

escribir

visitar clientes

dormir

ciclismo

natación

ser papá

El reloj se siente como en casa dentro y alrededor de la piscina

Gracias a la legendaria caja Oyster, puedes sentirte muy cómodo cuando llevas este reloj dentro o cerca de una piscina. El brazalete de metal también es perfectamente impermeable. Otros modelos de la línea de relojes Black Bay de Tudor son relojes de buceo; este reloj lleva el mismo pedigrí en un paquete compacto.

El tamaño de 36MM es realmente muy cómodo

Debido a que el reloj es un poco más pequeño que la mayoría de los relojes de hombre contemporáneos, también se lleva un poco más ligero en la muñeca. Esto es especialmente agradable cuando usas tu reloj mientras haces deporte. No te preocupes por sudar, es fácil de limpiar, ya que simplemente puedes mantenerlo puesto cuando te duchas. Durante mis paseos en bicicleta, realmente no me importó usar el pequeño Tudor.

Es lo suficientemente ligero como para ser cómodo mientras se anda en bicicleta...

... y al comer helados después :-)

La caja Oyster se acompaña del brazalete Oyster. Se adapta perfectamente al reloj. A diferencia de la mayoría de los brazaletes Rolex que cuentan con eslabones centrales pulidos brillantes, el brazalete de este Tudor está completamente cepillado. Cuando lo usas, inmediatamente sientes por qué Rolex es famoso por sus brazaletes: son cómodos, pero muy resistentes y diseñados con precisión.

El brazalete Oyster: diseñado con precisión para ser cómodo y resistente

El brazalete de acero se adapta perfectamente al reloj

Pero la caja Oyster también queda hermosa con otras correas, como esta NATO gris

El Black Bay también funciona bien con otras correas

Conclusión

¿Si buscas un reloj perfecto para el día a día, un reloj confiable que logre un buen equilibrio entre lo formal y lo deportivo? No busques más, ¡el Tudor Heritage Black Bay 36 lo es!

Mientras lo usé durante seis meses, realmente aprendí a apreciar su apariencia discreta. No dejes que el tamaño pequeño (ish) de 36 mm te detenga: ¡hay grandeza en este pequeño y fino reloj!

¡Así se ve un brazalete Oyster después de 6 meses de uso continuo!