Tabla de Contenidos

- Tabla de Contenidos -

Escapando de los pinchazos: ¿Son los neumáticos antipinchazos realmente antipinchazos?

La respuesta es 4200KM

Conclusión

Escapando de los pinchazos: ¿Son los neumáticos antipinchazos realmente antipinchazos?

Nov. 19, 2021

Te preguntarás qué tan a prueba de pinchazos es realmente una llanta de bicicleta "a prueba de pinchazos". Me propuse encontrar la respuesta cuando instalé las llantas Schwalbe Durano Plus en mi bicicleta. Era inevitable para mí encontrar la respuesta a la pregunta: ¿Cuántos kilómetros puedes recorrer sin pinchazos usando llantas a prueba de pinchazos?

[imagen]

La respuesta es 4200KM

[imagen]

¡Tardaron tanto en fallar que ya ni siquiera llevaba una llanta de repuesto! Las llantas Schwalbe Durano Plus son realmente resistentes a los pinchazos, pero solo hasta cierta cantidad de kilómetros. Durante uno de mis viajes diarios, la llanta trasera perdió presión repentinamente, una sensación que ningún ciclista realmente desea. ¡Por fin, la respuesta!

[imagen]

Conclusión

Antes de cambiar a llantas resistentes a los pinchazos, con frecuencia tenía pinchazos durante mis recorridos. En promedio uno por cada 1500KM, dependiendo de las condiciones. Estadísticamente necesito más pruebas para hacer declaraciones audaces, pero me gusta hacia dónde va esto: ¡menos pinchazos, más ciclismo!

[imagen]

En busca de respuestas: ¿cuántos kilómetros puedes recorrer sin pinchazos?

Después de 4200KM el neumático antipinchazos Schwalbe Durano Plus falló

Nuevo Schwalbe Durano Plus con "Smartguard dual compound" - ¡estos son neumáticos muy resistentes!

¡Menos pinchazos, más ciclismo!