Tabla de Contenidos

- Tabla de Contenidos -

Usar un teclado mecánico: NuPhy Air60 V2 review

La experiencia al escribir

Conclusión

Usar un teclado mecánico: NuPhy Air60 V2 review

18 ene. 2026

Durante los últimos dos meses he estado usando un teclado mecánico: el NuPhy Air60 con switches Moss (60gf). Durante mucho tiempo dudé si merecía la pena cambiar mi teclado habitual; me gustaban lo suficiente los de Apple y Framework como para no dar el paso. Pero después de leer tanto entusiasmo de otras personas, decidí probarlo yo mismo.

iPad Pro con el teclado NuPhy Air60 V2 (en color Basalt Black)

La experiencia al escribir

En comparación con los teclados estándar, las teclas individuales se sienten mucho más intencionadas; notas y escuchas claramente cada pulsación (para deleite… de la gente que está en la misma habitación… «¡Qué ruido de narices!»). Aunque al principio no lo notes, esta «mayor consciencia» al teclear aporta una sensación rítmica. Es un poco como tocar un instrumento musical, en el que cada tipo de texto tiene su propia vibra: programar con él «suena y se siente diferente» que escribir un correo. Los switches Moss (60gf) son conocidos por maximizar este efecto, con un feedback audible y táctil muy marcado.

Conclusión

Tras dos meses, simplemente me encanta: se ha convertido en mi teclado principal y único. Lo uso en combinación con mi iPad, Vision Pro y mi Framework laptop. Si no estás seguro de si un teclado mecánico es para ti, solo puedo recomendarte que lo pruebes tú mismo… ¡quizá a ti también te haga clic!