Inhoudsopgave

- Inhoudsopgave -

Ontsnappen aan de lekke banden: Zijn antilekbanden echt antilek?

Het antwoord is 4200KM

Conclusie

Ontsnappen aan de lekke banden: Zijn antilekbanden echt antilek?

19 nov. 2021

Je vraagt je misschien af hoe lekbestendig een "lekbestendige" fietsband nu echt is. Ik ging op onderzoek uit toen ik Schwalbe Durano Plus banden op mijn fiets monteerde. Het was onvermijdelijk dat ik het antwoord zou vinden op de vraag: Hoeveel kilometer kun je lekrijden met lekbestendige banden?

Op zoek naar antwoorden: hoeveel kilometer kun je fietsen zonder lekke banden?

Het antwoord is 4200KM

Na 4200KM begaf de Schwalbe Durano Plus anti-lek band het

Het duurde zo lang voordat ze het begaven dat ik zelfs geen reserveband meer bij me had! De Schwalbe Durano Plus banden zijn echt lekbestendig - maar slechts tot een bepaald aantal kilometers. Tijdens één van mijn woon-werkritten verloor de achterband plotseling druk - een gevoel dat geen enkele fietser echt wil. Helaas, het antwoord!

Verse Schwalbe Durano Plus met "Smartguard dual compound" - dit zijn zeer veerkrachtige banden!

Conclusie

Voordat ik overschakelde op lekbestendige banden, had ik regelmatig lekke banden tijdens mijn ritten. Gemiddeld één per 1500KM, afhankelijk van de omstandigheden. Statistisch gezien heb ik meer tests nodig om duidelijke uitspraken te doen, maar ik vind het wel wat: minder lekke banden, meer fietsen!!

Minder lekke banden, meer fietsen!