Inhoudsopgave

- Inhoudsopgave -

Een mechanisch toetsenbord gebruiken: NuPhy Air60 V2 review

De typ-ervaring

Conclusie

Een mechanisch toetsenbord gebruiken: NuPhy Air60 V2 review

18 jan. 2026

Sinds twee maanden gebruik ik een mechanisch toetsenbord: de NuPhy Air60 met Moss (60gf) switches. Ik twijfelde lang of het de moeite waard was om mijn standaard toetsenbord te vervangen – ik was tevreden genoeg met die van Apple en Framework om niet over te stappen. Maar na het lezen van zoveel enthousiaste verhalen van anderen besloot ik het zelf eens te proberen.

iPad Pro met het NuPhy Air60 V2 toetsenbord (in Basalt Black)

De typ-ervaring

Vergeleken met standaard toetsenborden voelen de individuele toetsen veel meer 'intentioneel' aan; je voelt en hoort elke aanslag duidelijk (veel tot waardering... van de mensen in dezelfde kamer... "takkeherrie!"). Wat je in het begin misschien niet doorhebt, is dat deze 'rijkere bewustwording' tijdens het typen een ritmisch gevoel geeft. Het is een beetje alsof je een muziekinstrument bespeelt, waarbij verschillende soorten teksten hun eigen vibe hebben: programmeren met dit toetsenbord 'klinkt en voelt anders' dan een e-mail schrijven. De Moss (60gf) switches staan bekend om het maximaliseren van dit effect, met duidelijke hoorbare en voelbare feedback.

Conclusie

Na twee maanden ben ik er simpelweg dol op: het is mijn hoofd- en enige toetsenbord geworden. Ik gebruik het in combinatie met mijn iPad, Vision Pro en Framework-laptop. Als je twijfelt of een mechanisch toetsenbord iets voor jou is, kan ik alleen maar aanraden om het zelf te proberen - misschien klikt het bij jou ook!